DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16–231 arXiv:1611.10100 December 2016

Dipole Model Analysis of Highest Precision HERA Data, Including Very Low Q^2’s

A. Luszczak

T. Kosciuszko Cracow University of Technology, Cracow, Poland

H. Kowalski

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG