DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-235 arXiv:1611.08787 November 2016

Analytical Solution to DGLAP Integro-Differential Equation in a Simple Toy-Model with a Fixed Gauge Coupling

G. Álvarez

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg and Departamento de Física, Universidad de Concepción, Chile

G. Cvetic̆

Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile

B. A. Kniehl

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

I. Kondrashuk

Grupo de Matemática Aplicada & Grupo de Física de Altas Energías, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile

I. Parra-Ferrada

Instituto de Matemática y Física, Universidad de Talca, Chile

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG