DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-243 arXiv:1612.03635 December 2016

First Operation of a Harmonic Lasing Self-Seeded Free Electron Laser

E. A. Schneidmiller, B. Faatz, M. Kuhlmann, J. Rönsch-Schulenburg, S. Schreiber, M. Tischer, M. V. Yurkov

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG