DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 16-245 BI-TP 2016/08 IPPP/16/120 arXiv:1612.05512 December 2016

Five-Loop Quark Mass and Field Anomalous Dimensions for a General Gauge Group

T. Luthe

Fakultät für Physik, Universität Bielefeld

A. Maier

Institute for Particle Physics Phenomenology, University of Durham, UK

P. Marquard

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

Y. Schröder

Grupo de Física de Altas Energías, Universidad del Bío-Bío, Chíllan, Chile

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN