DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-001 HU-EP-17/01 arXiv: 1701.01837 April 2017

Photon Radiation in e^+e^− → Hadrons at Low Energies with carlomat 3.1

F. Jegerlehner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

K. Kołodziej

Institute of Physics, University of Silesia, Katowice, Poland

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN