DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-028 arXiv:1702.05615 February 2017

Wigner Functions for Angle and Orbital Angular Momentum:

Operators and Dynamics

H. A. Kastrup

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG