DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-033 arXiv:1703.08166 March 2017

Improved Determination of the Higgs Mass in the MSSM with Heavy Superpartners

E. Bagnaschi

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

J. Pardo Vega

Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy and SISSA International School for Advanced Studies and INFN Trieste, Italy

P. Slavich

LPTHE, UPMC Univ. Paris 06, Sorbonne Universités, Paris, France and LPTHE, CNRS, Paris, France

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG