DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-049 IFIC/17-15 FTUV-17-0322.9647 arXiv:1703.10624 March 2017

Minimally Extended SILH

M. Chala

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Departament de Física Teòrica and IFIC, Universitat de València - CSIC, Spain

G. Durieux

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

C. Grojean

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

L. de Lima

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Instituto de Física Teórica-Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazil

O. Matsedonskyi

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG