DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-050 arXiv:1704.03811 April 2017

Baryonic Higgs at the LHC

M. Duerr

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

P. Fileviez Pérez

CERCA, Physics Department, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA

J. Smirnov

INFN, Sezione di Firenze and Department of Physics and Astronomy, University of Florence, Sesto Fiorentino, Italy

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG