DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-055 FERMILAB-PUB-17-077-T LAPTh-009/17 MIT-CTP-4898 arXiv:1704.05068 April 2017

Probing New Light Force-Mediators by Isotope Shift Spectroscopy

J. C. Berengut et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG