DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-057 arXiv:1704.05419 April 2017

Mass Spectrum of Spin-1/2 Pentaquarks with a cc̄ Component and their Anticipated Discovery Modes in b-Baryon Decays

A. Ali

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

I. Ahmed, A. Rehmann

National Centre for Physics, Quaid-i-Azam University Campus, Islamabad, Pakistan

M. J. Aslam

Physics Department, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG