DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-061 arXiv:1704.06081 April 2017

Automated Optical Inspection and Image Analysis of Superconducting Radio-Frequency Cavities

M. Wenskat

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG