DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 17-062 DO-TH 17/05 MSUHEP-17-004 MITP/17-033 TTK-17-13 arXiv:1705.01508 April 2017

The Three-Loop Splitting Functions P^{(2)}_{qg} and P^{(2,NF)}_{gg}

J. Ablinger, C. Schneider

RISC, Johannes Kepler Universität Linz, Austria

A. Behring

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and Institut für Theoretische Teilchenphysik und Kosmologie, RWTH Aachen

J. Blümlein, A. De Freitas

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

A. von Manteuffel

Department of Physics and Astronomy, Michigan State University, East Lansing, USA

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN