Neural Network Output

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 0

10

20

30

40

50 -1 CDF Run II Preliminary, 2.1 fb

0

50_{Data}

Multijet Top Pair Single Top Diboson W+H.F. Z+H.F. Background Error 5× VH115

NN Output, Signal Region, ST+JP