)^2

(GeV/c Hm 120 130 140 150 160 170 180 190 200

)^-W^+W → BR(H ×H) →p(pσ Limit /

1

10

-1 DØ Preliminary, L=3.0 fb_- W^+W →H Observed Limit Expected Limit σ1-± Expected σ2-± Expected

Standard Model = 1.0