)^2

(GeV/c Hm 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

LLR

-4 -2 0 2 4 6 8 10 σ2± _BLLR σ1± _B LLR B LLR S+B LLR Obs LLR

-1 L=1.0-3.0 fb

Tevatron Run II Preliminary