)] ^2/c^2 [mb/(GeV ϕ dyd T dp_T / p σ^3d

-13 10 -12 10 -11 10 -10 10 -910

-810

-710

-610

-510

-410

-310

-210

-110 1 10 Data Run II fit Run II fit Run 1988 (x 2)

1≤|η| 0.4 GeV/c

≥_Tp

CDF Run II Preliminary

[GeV/c] Tp 1 10^210

Uncertainty %

0 20 40^{Total uncertainty}

Systematic uncertainty 6% luminosity uncertainty not included ±