0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2} 0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2} 0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}

ZEUS

x_{IP}F_2^{D(3)}

β=0.007 β=0.03 β=0.13 β=0.48 Q 2 (GeV^2) 2.4

3.7

6.9

13.5

39 ZEUS 97 BGK x_{IP}Λ0.01 x_{IP}Γ0.01

x_{IP} 0 0.02

0.04

0.06

0.08

10^{-4} 10^{-2}