0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

M_X = 1.2 GeV

x_{IP}F_2^{D(3)}

β=0.652

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

3 GeV

β=0.231

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

ZEUS

6 GeV

β=0.0698

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

11 GeV

β=0.0218

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

20 GeV

β=0.0067

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

30 GeV

2.7 GeV^2

β=0.003

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.735

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.308

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.1

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.032

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.0099

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

4 GeV^2

β=0.0044

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.807

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.4

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.143

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.0472

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.0148

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

6 GeV^2

β=0.0066

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.848

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.471

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.182

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.062

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.0196

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

8 GeV^2

β=0.0088

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.907

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.609

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.28

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.104

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.0338

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

14 GeV^2

β=0.0153

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.949

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.75

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.429

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.182

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.0632

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

27 GeV^2

β=0.0291

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.975

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.859

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.604

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.313

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

β=0.121

0

0.05

10^{-4} 10^{-2}

Q^2 = 55 GeV^2

x_{IP}

ZEUS 98-99