F_2 ^c

IP Sat-Mod, m_c= 1.3 GeV

ZEUS

x

x

0 0.2 0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0 0.2 0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0 0.2 0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0 0.2 0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0 0.2 0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0 0.2 0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0 0.2 0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 0 0.2 0.4

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}