)^2

(GeV/c jjM 20 40 60 80 100 120 140 160

2 GeV/c pb jj dM excl

jjσd

-3 10 -2 10 -1 10 1 10 210 ExHuME (hadron level)

Default Derived from CDF )^{min}_T (E

excl jjσ Run II

| < 2.5

jet1, 2 η| < 5.9 gapη

3.6 < < 0.08 pξ 0.03 <

systematic uncertainty