> T,truth

) / E

T,reco - E T,truth

< (E

[GeV]

T,truth E 40 50 60 70 80 90 100 110 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

M. E - 18/08/07

= 2 GeV/c (charges) && 0.4 GeV/c (neutrals) - R=0.4

T,cut

Pb+Pb Central: p = 2 GeV/c (charges) && 0.4 GeV/c (neutrals) - R=0.4

T,cut

Pb+Pb Minbias: p = 2 GeV/c (charges) && 0.4 GeV/c (neutrals) - R=0.4

T,cut

p+p: p

= 0 GeV/c (charges) && 0.4 GeV/c (neutrals) - R=0.4

T,cut

p+p: p

= 0 GeV/c (charges) && 0.4 GeV/c (neutrals) - R=0.7

T,cut

p+p: p - R=0.7

T,cut

p+p: No p