DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

in der HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

DESY-THESIS-2007-010 March 2007

Design Studies and Sensor Tests for the Beam Calorimeter of the ILC Detector

by

E. Kuznetsova

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG