DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

in der HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

DESY-THESIS-2007-011 März 2007

Driftgeschwindigkeitsstudien an einer Zeit-Projektions-Kammer (TPC) bei unterschiedlichen Wassergehalten des Kammergases

von

F. W. Stöver

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG