DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

in der HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

DESY-THESIS-2007-018 June 2007

Construction and Commissioning of a Hadronic Test-Beam Calorimeter to Validate the Particle-Flow Concept at the ILC

by

M. Groll

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG