DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

in der HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

DESY-THESIS-2008-001 Januar 2008

Zum Casimir-Effekt – Energiedichte des freien Klein-Gordon-Feldes vor statischen klassischen Hintergründen

von

D. J. Fischer

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG