DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

in der HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

DESY-THESIS-2008-002 January 2008

Radiation Damage in Silicon

- Defect Analysis and Detector Properties -

by

F. Hönniger

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG