DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

in der HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

DESY-THESIS-2008-003 Februar 2008

Elektronendichtestudie an Cyclosporin A

Methodische Untersuchungen zum Einsatz von Flächendetektoren für Elektronendichtestudien

von

S.K.J. Johnas

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG