DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2008-010 TESLA-FEL 2008-03 April 2008

Fiber Laser Master Oscillators for Optical Synchronization Systems

by

A. Winter

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG