DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2008-013 June 2008

Glass Transition Near the Free Surface Studied by Synchrotron Radiation

by

M. Sikorski

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG