DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2008-015 Juli 2008

Development of an X-Ray Delay Unit for Correlation Spectroscopy and Pump-Probe Experiments

von

W. Roseker

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG