DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2008-028 October 2008

Development of a Multichannel RF Field Detector for the Low-Level RF Control of the Free-Electron Laser at Hamburg

by

M. Hoffmann

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG