DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2008-037 November 2008

Studien zur Messung von Rekonstruktionseffizienz und Untergrund der τ -Lepton-Identifikation im Zerfall Z → τ τ beim ATLAS-Experiment aus Daten

von

S. Johnert

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG