DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2008-051 December 2008

Methods and Results for Calibration and Track Separation of a GEM Based TPC Using an UV-Laser

by

M. Ball

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG