DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2008-054 Diss. ETH No. 18053 ETHZ-IPP Int. Rep. 2008-16 December 2008

Measurement of Charm in Charged Current at HERA

by

T. Zimmermann

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG