DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2009-011 April 2009

Studies of the Measurement of Differential Luminosity using Bhabha Events at the International Linear Collider

von

A.P. Sailer

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG