DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2009-028 August 2009

Conceptual Design and Application Studies of Piezoelectric Crystal Motors under Ultra-High Vacuum Conditions

by

J. Nagler

ISSN 1435-8085

PLATANENALLEE 6 - 15738 Zeuthen