DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2009-032 Oktober 2009

Lichtfeld getriebene Streak-Kamera zur Einzelschuss Zeitstrukturmessung der XUV-Pulse eines Freie-Elektronen Lasers

von

U. Frühling

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG