DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2009-043 November 2009

The HERMES Recoil Detector:

Particle Identification and Determination of Detector Efficiency of the Scintillating Fiber Tracker

by

X. Lu

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG