DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2010-014 April 2010

Verbesserung der W W/ZZ-Unterscheidung am ILC durch Berücksichtigung von Photonabstrahlung in kinematischen Fits

von

M. Beckmann

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG