DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2010-015 April 2010

Analysis of GEM Properties and Development of a GEM Support Structure for the ILD Time Projection Chamber

by

L. Hallermann

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG