DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2010-018 ETHZ-IPP-2009-07 May 2010

Elastic J/ψ Production at Low Q^2 at HERA

by

F. Huber

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG