DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2010-040 Oktober 2010

Durchführbarkeitsstudien zur direkten Drahtauslese an Wirescannern in Elektronen-Beschleunigern

von

M. Markert

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG