DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2010-045 Novembre 2010

Etude de la production de jets en diffraction à HERA, à l’aide du spectromètre à protons VFPS

par

J. Delvax

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG