DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2010-046 November 2010

Type IIA Orientifolds on SU(2)-Structure Manifolds

by

T. Danckaert

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG