DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-001 Januar 2011

Femtosekundengenaue Stabilisierung von optischen Glasfaserstrecken basierend auf HF-Leistungsmessung

von

T. Lamb

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG