DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-009 Avril 2011

Mesures de précision de la section efficace des processus courant chargé et courant neutre à grand Q^2 à HERA avec le faisceau d’électrons polarisés

par

T. H. Tran

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG