DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-010 April 2011

Setup of a Drift Tube Muon Tracker and Calibration of Muon Tracking in Borexino

by

D. Bick

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG