DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-021 June 2011

Jets at Low Q^2 at HERA and Radiation Damage Studies for Silicon Sensors for the XFEL

by

H. Perrey

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG