DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-028 September 2011

Laser-Based Terahertz-Field-Driven Streak Camera for the Temporal Characterization of Ultrashort Processes

by

B. Schütte

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG